<!-- 这个页面可以解决屏幕初始化问题 -->

<template>
	<view class="main"></view>
</template>

<script>
	export default {
		onShow() {
			setTimeout(() => {
				uni.redirectTo({
					url: '/pages/index/index'
				})
			}, 100);
		}
	}
</script>

<style scoped>
.main {
	width: 100%;
	height: 100vh;
	background-color: #fff;
}
</style>
